<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">-----------------------------------------------------------------------------
  DATE: 07/23/2007      TIME: 08:51                                  PAGE:  1
  FILE DEFINITION FOR FILE: FlexErrs (# 50)
-----------------------------------------------------------------------------
  DRIVER NAME               : DATAFLEX
  FILE ROOT NAME            : FlexErrs
  USER DISPLAY NAME         : @DataFlex Error Table
  DATAFLEX FILE NAME        : FlexErrs
-----------------------------------------------------------------------------
  RECORD LENGTH             : 64        ( USED: 64 )
  MAX NUMBER OF RECORDS     : 125       ( USED: 120 )
  FILE COMPRESSION          : NONE
  RE-USE DELETED SPACE      : YES
  LOCKING TYPE              : FILE
  HEADER INTEGRITY CHECKING : NO 
  TRANSACTION TYPE          : CLIENT ATOMIC
  RECORD IDENTITY INDEX     : 0 ( 0 , 0 )
  FILE LOGIN PARAMETER      : 
  SYSTEM FILE               : NO 
-----------------------------------------------------------------------------

NUM  FIELD NAME       TYPE SIZE  OFFST IX   RELATES TO FILE.FIELD
---  ---------------  ---- ----- ----- --   ---------------------------------
  1  Error_Descr      ASC     40     1      
  2  Note             ASC     24    41      

</pre></body></html>