-----------------------------------------------------------------------------
  DATE: 27/02/2012      TIME: 09:51                                  PAGE:  1
  FILE DEFINITION FOR FILE: CodeMast (# 254)
-----------------------------------------------------------------------------
  DRIVER NAME               : DATAFLEX
  FILE ROOT NAME            : CodeMast
  USER DISPLAY NAME         : Code Maintenance Code Table
  DATAFLEX FILE NAME        : CodeMast
-----------------------------------------------------------------------------
  RECORD LENGTH             : 51        ( USED: 50 )
  MAX NUMBER OF RECORDS     : 10000     ( USED: 59 )
  FILE COMPRESSION          : NONE
  RE-USE DELETED SPACE      : YES
  LOCKING TYPE              : FILE
  HEADER INTEGRITY CHECKING : YES
  TRANSACTION TYPE          : CLIENT ATOMIC
  RECORD IDENTITY INDEX     : 0 ( 0 , 0 )
  FILE LOGIN PARAMETER      : 
  SYSTEM FILE               : NO 
-----------------------------------------------------------------------------

NUM  FIELD NAME       TYPE SIZE  OFFST IX   RELATES TO FILE.FIELD
---  ---------------  ---- ----- ----- --   ---------------------------------
  1  Type             ASC     10     1  1   CodeType.FIELD_1 (253,1)
  2  Code             ASC     10    11  1   
  3  Description      ASC     30    21      


INDEX# FIELDS          DES U/C    LENGTH LEVELS SEGMENTS MODE
------ --------------- --- ---    ------ ------ -------- -------
  1    Type            NO  YES      20     3       2     ON-LINE
       Code            NO  YES

