-----------------------------------------------------------------------------
  DATE: 27/02/2012      TIME: 09:51                                  PAGE:  1
  FILE DEFINITION FOR FILE: Sysfile2 (# 2)
-----------------------------------------------------------------------------
  DRIVER NAME               : DATAFLEX
  FILE ROOT NAME            : Sysfile2
  USER DISPLAY NAME         : System File Two
  DATAFLEX FILE NAME        : Sysfile2
-----------------------------------------------------------------------------
  RECORD LENGTH             : 56        ( USED: 52 )
  MAX NUMBER OF RECORDS     : 1         ( USED: 1 )
  FILE COMPRESSION          : NONE
  RE-USE DELETED SPACE      : YES
  LOCKING TYPE              : FILE
  HEADER INTEGRITY CHECKING : YES
  TRANSACTION TYPE          : CLIENT ATOMIC
  RECORD IDENTITY INDEX     : 0 ( 0 , 0 )
  FILE LOGIN PARAMETER      : 
  SYSTEM FILE               : YES
-----------------------------------------------------------------------------

NUM  FIELD NAME       TYPE SIZE  OFFST IX   RELATES TO FILE.FIELD
---  ---------------  ---- ----- ----- --   ---------------------------------
  1  Size             NUM   10.0     1      
  2  Admin_Password   ASC     12     6      
  3  Customer_No      NUM   10.0    18      
  4  Order_No         NUM   10.0    23      
  5  Text_Field_1     ASC     25    28      

